Copyright: Thursday, November 19, 1998 11:42:39


Elenca tutti gli elementi che è possibile sincronizzare e preparare per l'utilizzo non in linea. È ad esempio possibile sincronizzare le cartelle condivise su un altro computer e le sottoscrizioni Internet. Fare clic per selezionare la casella di controllo accanto a ciascun elemento da sincronizzare.


Fare clic per visualizzare i dettagli dell'elemento selezionato in Selez. la casella di controllo relativa ad ogni el. che si vuole sincronizzare. Per ciascun elemento sono indicate ulteriori informazioni o impostazioni che è possibile personalizzare. Qualora il pulsante sia disattivato, tali informazioni o impostazioni non sono disponibili.


Fare clic per specificare le opzioni relative alla sincronizzazione. È possibile impostare il sistema in modo che la sincronizzazione venga eseguita automaticamente all'accensione o allo spegnimento del computer, quando il PC non viene utilizzato oppure a orari pianificati nell'arco della giornata.


Avvia la sincronizzazione degli elementi selezionati in Selez. la casella di controllo relativa ad ogni el. che si vuole sincronizzare.


Chiude la finestra di dialogo.


Consente di specificare se si desidera che la sincronizzazione di tutti gli elementi selezionati in Sincronizza gli elementi selezionati venga eseguita automaticamente all'accensione del computer.


Consente di specificare se si desidera che la sincronizzazione di tutti gli elementi selezionati in Sincronizza gli elementi selezionati venga eseguita automaticamente allo spegnimento del computer.


Consente di specificare se si desidera visualizzare un elenco degli elementi da sincronizzare prima dell'avvio della procedura automatica di sincronizzazione all'accensione o allo spegnimento del computer. È possibile scegliere di sincronizzare tutti gli elementi, di ignorarne alcuni oppure di annullare la sincronizzazione.


Consente di specificare se si desidera che la sincronizzazione dei file venga eseguita quando il computer non viene utilizzato.


Fare clic per modificare le impostazioni relative all'utilizzo del computer, quali l'intervallo di inattività del computer prima dell'avvio della sincronizzazione e la frequenza di esecuzione della sincronizzazione.


Fare clic sulle frecce di scorrimento per specificare il valore relativo all'intervallo di inattività del computer prima dell'avvio automatico della sincronizzazione degli elementi non in linea.


Consente di specificare se si desidera che la sincronizzazione venga ripetuta ogni volta che il computer è inattivo.


Fare clic sulle frecce di scorrimento per specificare il valore relativo alla frequenza con cui viene effettuata la sincronizzazione degli elementi non in linea. Se si desidera che gli elementi vengano sincronizzati di frequente, specificare un numero basso. Tenere presente tuttavia che frequenti sincronizzazioni contribuiscono ad aumentare il traffico di rete.


Consente di specificare se si desidera che la sincronizzazione venga effettuata anche quando il computer portatile funziona a batterie. Poiché durante la sincronizzazione il sistema operativo accede frequentemente al disco rigido, le batterie si esauriscono più rapidamente.


Elenca le sincronizzazioni pianificate aggiunte. Una pianificazione comprende le informazioni sugli elementi da sincronizzare, sulla data, l'ora la frequenza e la descrizione di sincronizzazione. È possibile aggiungere, eliminare o modificare qualsiasi pianificazione compresa nell'elenco selezionandola e scegliendo il pulsante appropriato.


Avvia la Sincronizzazione pianificata guidata, che consente di creare una pianificazione di sincronizzazione. Selezionare gli elementi da sincronizzare, quindi pianificare l'operazione per un momento specifico.


Elimina dall'elenco la pianificazione selezionata.


Fare clic per visualizzare o modificare le impostazioni per la pianificazione selezionata.


Casella in cui digitare un nome descrittivo della pianificazione.


Elenca i tipi di connessione di rete disponibili.


Elenca tutti gli elementi che è possibile sincronizzare. Fare clic per selezionare la casella di controllo accanto all'elemento da sincronizzare.


Elenca i tipi di connessione di rete disponibili.


Elenca tutti gli elementi che è possibile sincronizzare. Fare clic per selezionare la casella di controllo accanto all'elemento da sincronizzare durante l'operazione di sincronizzazione pianificata.


Consente di specificare se si desidera che il sistema operativo effettui automaticamente la connessione alla rete appropriata se durante una sincronizzazione pianificata non è disponibile nessuna connessione di rete.


Consente di specificare se si desidera che la sincronizzazione pianificata venga eseguita solo quando si è connessi al computer specificato. La sincronizzazione non verrà eseguita se al computer è connesso un altro utente oppure non è connesso alcun utente.


Consente di specificare se si desidera che la sincronizzazione pianificata venga eseguita quando al computer specificato è connesso un qualsiasi utente o nessun utente. Poiché per l'esecuzione della sincronizzazione sono richiesti un nome utente e una password, specificarli in Esegui come, Password e Conferma password. Se non vengono specificati un nome utente e una password validi, la sincronizzazione pianificata verrà eseguita solo quando si è connessi al computer specificato.


Casella in cui digitare il nome utente. È inoltre necessario specificare una password nelle caselle Password e Conferma password. Se non vengono specificati un nome utente e una password validi, la sincronizzazione pianificata verrà eseguita solo quando si è connessi al computer specificato.


Casella in cui digitare una password non superiore ai 14 caratteri. Le password rilevano la differenza tra maiuscole e minuscole.


Casella in cui ridigitare la password per verifica. Le password rilevano la differenza tra maiuscole e minuscole.


Indica l'avanzamento dell'operazione di sincronizzazione.


Fare clic per visualizzare ulteriori informazioni sugli elementi da sincronizzare. È anche possibile modificare le impostazioni relative alla sincronizzazione e annullare la sincronizzazione di un elemento.


Visualizza lo stato di sincronizzazione di ciascun elemento. Durante la sincronizzazione di una cartella condivisa ad esempio nella colonna dello stato sono riportate le seguenti voci: Interruzione, Ignorato, Sincronizzazione, Riuscito o Non riuscito.

È possibile escludere un elemento dall'operazione di sincronizzazione, selezionandolo dall'elenco e facendo clic sul pulsante Ignora.


Esclude dall'operazione di sincronizzazione un elemento riportato nell'elenco. Se il pulsante Ignora è disattivato, selezionare prima un elemento, quindi riprovare. Per escludere più elementi, tenere premuto CTRL mentre si fa clic su ciascun elemento, quindi scegliere il pulsante Ignora.


Fare clic per visualizzare i dettagli dell'elemento selezionato per la sincronizzazione. Per ciascun elemento sono indicate ulteriori informazioni o impostazioni che è possibile personalizzare. Qualora il pulsante sia disattivato, tali informazioni o impostazioni non sono disponibili.


Interrompe la sincronizzazione di tutti gli elementi. Per interrompere la sincronizzazione di un solo elemento, scegliere Dettagli per espandere la finestra di dialogo, quindi scegliere il pulsante Ignora.


Visualizza i messaggi registrati durante la sincronizzazione.


Consente di passare dalla finestra relativa allo stato di avanzamento dell'operazione di sincronizzazione a quella dei risultati e viceversa.


Blocca la finestra di dialogo in modo tale da impedirne la chiusura automatica al termine dell'operazione di sincronizzazione.